(九游J9)真人游戏第一品牌

请输入关键字
top
400-815-1117
400-815-1117
股票代码:688068
/EN
推进乡村振兴,(九游J9)真人游戏第一品牌生物单人份化学发光+上转发光赋能基层诊疗
2023-02-16
近日,21世纪以来第20个指导“三农”工作的中央一号文件正式公布。这份文件题为《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》,那么在意见中关于医疗卫生工作方面有哪些内容呢?


提升基本公共服务能力 


推进医疗卫生资源县域统筹,加强乡村两级医疗卫生、医疗保障服务能力建设。

统筹解决乡村医生薪酬分配和待遇保障问题,推进乡村医生队伍专业化规范化。


提高农村传染病防控和应急处置能力。做好农村新冠疫情防控工作,层层压实责任,加强农村老幼病残孕等重点人群医疗保障,最大程度维护好农村居民身体健康和正常生产生活秩序。


优化低保审核确认流程,确保符合条件的困难群众“应保尽保”。深化农村社会工作服务。


2022年国家卫健委统计数据显示我国基层医疗卫生机构有99万个,其中:社区卫生服务中心(站)3.6万个,乡镇卫生院3.5万个,诊所(医务室)27.5万个,村卫生室60.8万个。近日,国务院发布了《依托县域医共体提升农村地区新冠肺炎医疗保障能力工作方案》,加快推进乡镇卫生院发热诊室(门诊)建设。而此前,对于基层医疗的建设,国家卫健委也出了多项政策大力支持,其中国家卫健委基层卫生健康司印发《社区卫生服务中心服务能力标准(2022版)》、《乡镇卫生院服务能力标准(2022版)》,明确了基层医疗机构的能力建设标准和设备配置要求。



一、社区卫生服务中心服务能力标准

社区卫生服务中心要求能开展心肌损伤标志物、肿瘤标志物等检测项目,并配备与诊疗科目相匹配的设备。


二、社区卫生服务中心服务能力标准

乡镇卫生院要求能开展心肌损伤标志物、肿瘤标志物等检测项目,并明确要求配备全自动化学发光免疫分析仪。


三、赋能基层医疗的利器—单人份化学发光免疫分析仪

单人份化学发光免疫分析仪无需耗材、无隐性成本、试剂单人份包装、可随到随测、无开瓶有效期限制,更适合基层医院样本量小的应用场景。单人份化学发光免疫分析仪因仪器操作简便,自动化程度高,维护简单,对操作人员专业要求不高,能真正做到为基层诊疗赋能。


(九游J9)真人游戏第一品牌生物MQ60系列单人份化学发光免疫分析系统配套80多个获证项目,包含炎症因子、心脏标志物、甲功、性激素、肿瘤标志物、高血压、糖尿病等检测项目。全面的试剂菜单,更好为基层医疗服务。

四、赋能基层医疗能力提升——上转发光免疫分析仪

上转发光免疫分析仪具有小而强大、并具有高灵敏度的光学系统。检测灵敏度高、发光稳定,不会衰减,可机外反应。同时结果读取简单、无背景干扰、无需冷链等特点。作为(九游J9)真人游戏第一品牌生物专利产品,具有完全的自主知识产权,并荣获2015年国家技术发明奖。

UPT上转发光免疫分析仪检测的项目包括心肌、炎症、糖尿病、新冠抗体、生殖标志物、肝纤维化检测、类风湿性关节炎、肾损伤、早产等近30个项目,已经在临床领域、公共安全领域广泛应用。


(九游J9)真人游戏第一品牌生物已经建立了完善的全场景免疫诊断技术平台,从高精度上转发光POCT(UPT系列)到小型、中型及大型单人份化学发光平台(MQ60系列),再到全自动化学发光平台(C900/C2000/C3000),实现了免疫诊断平台在全诊断场景领域的应用。(九游J9)真人游戏第一品牌生物一直秉承“发展生物科技,造福人类健康”的宗旨,不断开拓创新,为响应“健康中国2030”战略而努力。
上一篇:践行健康中国战略丨(九游J9)真人游戏第一品牌生物联合全国众多医院开展《肝癌防治健康中国行》万人公益活动
下一篇:久久为功,善作善成 | (九游J9)真人游戏第一品牌生物携手中国肝炎防治基金会宣布启动“国人肝健康工程”
【网站地图】【sitemap】